Pion Source Size R(T) vs dNch/dY

95/08/30 13.32

0 1 2 3 4 5 6 7 8

10 10^2 dNch/dY (Y=2.4 for NA44)

RT [fm]

NA44: Pb+Pb

NA44: S+S

NA44: S+Ag

NA44: S+Pb

NA35: S+S,Ag,Au (D.Rohrich, NP A566(1994)35c) E802: Si+Al,Au (T.Abbott,PRL 69(1992)1030 and private comm.)

NA44, The Focusing Spectrometer, August 1995

Pion Source Size R(T) vs dNch/dY

95/08/30 13.32

0 1 2 3 4 5 6 7 8

10 10^2 dNch/dY (Y=2.4 for NA44)

RT [fm]

NA44: Pb+Pb

NA44: S+S

NA44: S+Ag

NA44: S+Pb

NA35: S+S,Ag,Au (D.Rohrich, NP A566(1994)35c) E802: Si+Al,Au (T.Abbott,PRL 69(1992)1030 and private comm.)

NA44, The Focusing Spectrometer, August 1995