10^{-7}

10^{-6}

10^{-5}

10^{-4}

10^{-3}

10^{-2}

10^{-1} 1 10 10^2

0 0.5 1 1.5

M_T-mass (GeV)

NA44 Preliminary

160 AGeV/c Pb+Pb

Centrality=15Ψ Y=3ψ4

1/M_T dN/dM_T (a.u.)

π^+

T:167(MeV)

K^+ T:197(MeV) p T:235(MeV)

10^{-7}

10^{-6}

10^{-5}

10^{-4}

10^{-3}

10^{-2}

10^{-1} 1 10 10^2

0 0.5 1 1.5

200 AGeV/c S+S

Centrality=15Ψ Y=3ψ4

NA44 Focusing Spectrometer, Aug 1995

π^+

T:169(MeV)

K^+ T:186(MeV) p T:215(MeV)