0 0.5 1 1.5 2 2.5

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25

m_T - mass (GeV)

Ratio N(π^-)/N(π^+)

RQMD (v1.08) abs(y) 1.0 +Coulomb effect Z=100 ≤ Nantes, J. Pluta et al

NA44 Preliminary

/usr2/xu/tex/talk/qm96/qm96pl_60.kumac