-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

2 10

Rms Difference for Sta-2 Oct-0 drmsHist_s2o0_{Entries 952}

Mean 0.05846 RMS 0.1752 Underflow 0 Overflow 0 Integral 952

Rms Difference for Sta-2 Oct-0

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

2 10

Rms Difference for Sta-2 Oct-1 drmsHist_s2o1_{Entries 952}

Mean 0.0119 RMS 0.1792 Underflow 0 Overflow 0 Integral 952

Rms Difference for Sta-2 Oct-1

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

1

10

2 10

Rms Difference for Sta-2 Oct-2^{drmsHist_s2o2}_{Entries 853}

Mean -0.001086 RMS 0.3446 Underflow 14 Overflow 0 Integral 839

Rms Difference for Sta-2 Oct-2

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

2 10

Rms Difference for Sta-2 Oct-3^{drmsHist_s2o3}_{Entries 958}

Mean -0.1344 RMS 0.1519 Underflow 0 Overflow 0 Integral 958

Rms Difference for Sta-2 Oct-3

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

2 10

Rms Difference for Sta-2 Oct-4 drmsHist_s2o4_{Entries 956}

Mean 0.08092 RMS 0.1731 Underflow 0 Overflow 0 Integral 956

Rms Difference for Sta-2 Oct-4

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

2 10

Rms Difference for Sta-2 Oct-5 drmsHist_s2o5_{Entries 956}

Mean 0.0004738 RMS 0.1782 Underflow 19 Overflow 2 Integral 935

Rms Difference for Sta-2 Oct-5

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

2 10

Rms Difference for Sta-2 Oct-6^{drmsHist_s2o6}_{Entries 956}

Mean -0.09121 RMS 0.5663 Underflow 8 Overflow 0 Integral 948

Rms Difference for Sta-2 Oct-6

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

2 10

Rms Difference for Sta-2 Oct-7^{drmsHist_s2o7}_{Entries 952}

Mean 0.03136 RMS 0.1404 Underflow 0 Overflow 0 Integral 952

Rms Difference for Sta-2 Oct-7