-30 -20 -10 0 10 20 30 10

2 10

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-0 dpedHist_s1o0_{Entries 960}

Mean 0.5434 RMS 0.6231 Underflow 0 Overflow 0 Integral 960

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-0

-30 -20 -10 0 10 20 30

10

2 10

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-1 dpedHist_s1o1_{Entries 960}

Mean 1.067 RMS 0.5437 Underflow 0 Overflow 0 Integral 960

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-1

-30 -20 -10 0 10 20 30 1

10

2 10

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-2^{dpedHist_s1o2}_{Entries 960}

Mean 0.798 RMS 0.64 Underflow 0 Overflow 0 Integral 960

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-2

-30 -20 -10 0 10 20 30

10

2 10

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-3^{dpedHist_s1o3}_{Entries 960}

Mean 0.8249 RMS 0.7354 Underflow 0 Overflow 0 Integral 960

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-3

-30 -20 -10 0 10 20 30

10

2 10

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-4 dpedHist_s1o4_{Entries 960}

Mean 0.5737 RMS 0.6024 Underflow 0 Overflow 0 Integral 960

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-4

-30 -20 -10 0 10 20 30

10

2 10

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-5 dpedHist_s1o5_{Entries 960}

Mean 0.9663 RMS 0.7587 Underflow 0 Overflow 0 Integral 960

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-5

-30 -20 -10 0 10 20 30 1

10

2 10

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-6^{dpedHist_s1o6}_{Entries 960}

Mean 1.887 RMS 0.7643 Underflow 0 Overflow 0 Integral 960

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-6

-30 -20 -10 0 10 20 30 1

10

2 10

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-7^{dpedHist_s1o7}_{Entries 960}

Mean 1.673 RMS 0.7108 Underflow 0 Overflow 0 Integral 960

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-7