-30 -20 -10 0 10 20 30 1

10

2 10

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-0 dpedHist_s1o0_{Entries 1090}

Mean 0.7347 RMS 0.7722 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1090

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-0

-30 -20 -10 0 10 20 30 1

10

2 10

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-1 dpedHist_s1o1_{Entries 1127}

Mean 1.004 RMS 0.7703 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1127

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-1

-30 -20 -10 0 10 20 30 1

10

2 10

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-2^{dpedHist_s1o2}_{Entries 1105}

Mean 1.043 RMS 0.7701 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1105

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-2

-30 -20 -10 0 10 20 30 1

10

2 10

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-3^{dpedHist_s1o3}_{Entries 1092}

Mean 0.6659 RMS 0.5822 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1092

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-3

-30 -20 -10 0 10 20 30

10

2 10

3 10 Pedestal Difference for Sta-1 Oct-4 dpedHist_s1o4_{Entries 1074}

Mean 0.4792 RMS 0.5174 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1074

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-4

-30 -20 -10 0 10 20 30

10

2 10

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-5 dpedHist_s1o5_{Entries 1130}

Mean 0.6357 RMS 0.5517 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1130

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-5

-30 -20 -10 0 10 20 30 1

10

2 10

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-6^{dpedHist_s1o6}_{Entries 1100}

Mean 1.042 RMS 0.7356 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1100

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-6

-30 -20 -10 0 10 20 30

10

2 10

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-7^{dpedHist_s1o7}_{Entries 1074}

Mean 0.8475 RMS 0.6553 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1074

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-7