-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

2 10

Rms Difference for Sta-1 Oct-0 drmsHist_s1o0_{Entries 1090}

Mean -0.1809 RMS 0.2071 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1090

Rms Difference for Sta-1 Oct-0

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

2 10

Rms Difference for Sta-1 Oct-1 drmsHist_s1o1_{Entries 1127}

Mean -0.0525 RMS 0.1299 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1127

Rms Difference for Sta-1 Oct-1

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

2 10

Rms Difference for Sta-1 Oct-2^{drmsHist_s1o2}_{Entries 1105}

Mean -0.2305 RMS 0.25 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1105

Rms Difference for Sta-1 Oct-2

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

2 10

Rms Difference for Sta-1 Oct-3^{drmsHist_s1o3}_{Entries 1092}

Mean -0.07949 RMS 0.1528 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1092

Rms Difference for Sta-1 Oct-3

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

10

2 10

Rms Difference for Sta-1 Oct-4 drmsHist_s1o4_{Entries 1074}

Mean 0.06027 RMS 0.162 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1074

Rms Difference for Sta-1 Oct-4

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

10

2 10

Rms Difference for Sta-1 Oct-5 drmsHist_s1o5_{Entries 1130}

Mean 0.02577 RMS 0.121 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1130

Rms Difference for Sta-1 Oct-5

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

2 10

Rms Difference for Sta-1 Oct-6^{drmsHist_s1o6}_{Entries 1100}

Mean 0.04038 RMS 0.1685 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1100

Rms Difference for Sta-1 Oct-6

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

2 10

Rms Difference for Sta-1 Oct-7^{drmsHist_s1o7}_{Entries 1074}

Mean -0.06128 RMS 0.1548 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1074

Rms Difference for Sta-1 Oct-7