-30 -20 -10 0 10 20 30 1

10

2 10

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-0 dpedHist_s1o0_{Entries 1090}

Mean 0.6887 RMS 0.5305 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1090

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-0

-30 -20 -10 0 10 20 30 1

10

2 10

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-1 dpedHist_s1o1_{Entries 1127}

Mean 0.2189 RMS 0.525 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1127

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-1

-30 -20 -10 0 10 20 30 1

10

2 10

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-2^{dpedHist_s1o2}_{Entries 1105}

Mean 0.2042 RMS 0.5365 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1105

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-2

-30 -20 -10 0 10 20 30

10

2 10

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-3^{dpedHist_s1o3}_{Entries 1092}

Mean 0.1482 RMS 0.574 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1092

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-3

-30 -20 -10 0 10 20 30 1

10

2 10

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-4 dpedHist_s1o4_{Entries 1067}

Mean -0.01382 RMS 0.4505 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1067

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-4

-30 -20 -10 0 10 20 30 1

10

2 10

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-5 dpedHist_s1o5_{Entries 1128}

Mean 0.02107 RMS 0.385 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1128

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-5

-30 -20 -10 0 10 20 30 1

10

2 10

3 10 Pedestal Difference for Sta-1 Oct-6^{dpedHist_s1o6}_{Entries 1100}

Mean 0.229 RMS 0.4462 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1100

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-6

-30 -20 -10 0 10 20 30 1

10

2 10

3 10 Pedestal Difference for Sta-1 Oct-7^{dpedHist_s1o7}_{Entries 1074}

Mean 0.08222 RMS 0.3861 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1074

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-7