-30 -20 -10 0 10 20 30

2 10

3 10 Pedestal Difference for Sta-1 Oct-0 dpedHist_s1o0_{Entries 960}

Mean 0.1412 RMS 0.2443 Underflow 0 Overflow 0 Integral 960

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-0

-30 -20 -10 0 10 20 30

10

2 10

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-1 dpedHist_s1o1_{Entries 960}

Mean 0.03304 RMS 0.2786 Underflow 0 Overflow 0 Integral 960

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-1

-30 -20 -10 0 10 20 30

10

2 10

3 10 Pedestal Difference for Sta-1 Oct-2^{dpedHist_s1o2}_{Entries 960}

Mean -0.05727 RMS 0.2582 Underflow 0 Overflow 0 Integral 960

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-2

-30 -20 -10 0 10 20 30

10

2 10

3 10 Pedestal Difference for Sta-1 Oct-3^{dpedHist_s1o3}_{Entries 960}

Mean 0.118 RMS 0.2999 Underflow 0 Overflow 0 Integral 960

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-3

-30 -20 -10 0 10 20 30

2 10

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-4 dpedHist_s1o4_{Entries 960}

Mean -0.1435 RMS 0.2728 Underflow 0 Overflow 0 Integral 960

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-4

-30 -20 -10 0 10 20 30

2 10

3 10 Pedestal Difference for Sta-1 Oct-5 dpedHist_s1o5_{Entries 960}

Mean -0.2746 RMS 0.3059 Underflow 0 Overflow 0 Integral 960

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-5

-30 -20 -10 0 10 20 30

10

2 10

3 10 Pedestal Difference for Sta-1 Oct-6^{dpedHist_s1o6}_{Entries 960}

Mean -0.0672 RMS 0.2275 Underflow 0 Overflow 0 Integral 960

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-6

-30 -20 -10 0 10 20 30 1

10

2 10

3 10 Pedestal Difference for Sta-1 Oct-7^{dpedHist_s1o7}_{Entries 960}

Mean -0.2735 RMS 0.2952 Underflow 0 Overflow 0 Integral 960

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-7