-30 -20 -10 0 10 20 30 1

10

2 10

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-0 dpedHist_s1o0_{Entries 960}

Mean 0.3508 RMS 0.6102 Underflow 0 Overflow 0 Integral 960

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-0

-30 -20 -10 0 10 20 30 1

10

2 10

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-1 dpedHist_s1o1_{Entries 960}

Mean 0.6251 RMS 0.5809 Underflow 0 Overflow 0 Integral 960

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-1

-30 -20 -10 0 10 20 30 10

2 10

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-2^{dpedHist_s1o2}_{Entries 960}

Mean 0.2967 RMS 0.4515 Underflow 0 Overflow 0 Integral 960

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-2

-30 -20 -10 0 10 20 30 1

10

2 10

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-3^{dpedHist_s1o3}_{Entries 960}

Mean 0.3438 RMS 0.7771 Underflow 0 Overflow 0 Integral 960

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-3

-30 -20 -10 0 10 20 30 1

10

2 10

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-4 dpedHist_s1o4_{Entries 960}

Mean 0.6272 RMS 0.5781 Underflow 0 Overflow 0 Integral 960

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-4

-30 -20 -10 0 10 20 30 1

10

2 10

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-5 dpedHist_s1o5_{Entries 960}

Mean 0.2462 RMS 0.6442 Underflow 0 Overflow 0 Integral 960

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-5

-30 -20 -10 0 10 20 30 1

10

2 10

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-6^{dpedHist_s1o6}_{Entries 960}

Mean 0.2609 RMS 0.8191 Underflow 0 Overflow 0 Integral 960

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-6

-30 -20 -10 0 10 20 30 1

10

2 10

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-7^{dpedHist_s1o7}_{Entries 960}

Mean 0.8166 RMS 0.523 Underflow 0 Overflow 0 Integral 960

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-7