-30 -20 -10 0 10 20 30

10

2 10

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-0 dpedHist_s1o0_{Entries 960}

Mean 0.8625 RMS 0.7679 Underflow 0 Overflow 0 Integral 960

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-0

-30 -20 -10 0 10 20 30 1

10

2 10

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-1 dpedHist_s1o1_{Entries 960}

Mean 0.9847 RMS 0.6759 Underflow 0 Overflow 0 Integral 960

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-1

-30 -20 -10 0 10 20 30 1

10

2 10

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-2^{dpedHist_s1o2}_{Entries 960}

Mean 0.8064 RMS 0.7367 Underflow 0 Overflow 0 Integral 960

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-2

-30 -20 -10 0 10 20 30 10

2 10

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-3^{dpedHist_s1o3}_{Entries 960}

Mean 0.8129 RMS 0.9258 Underflow 0 Overflow 0 Integral 960

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-3

-30 -20 -10 0 10 20 30

10

2 10

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-4 dpedHist_s1o4_{Entries 960}

Mean 0.7659 RMS 0.6751 Underflow 0 Overflow 0 Integral 960

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-4

-30 -20 -10 0 10 20 30

10

2 10

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-5 dpedHist_s1o5_{Entries 960}

Mean 1.437 RMS 0.9633 Underflow 0 Overflow 0 Integral 960

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-5

-30 -20 -10 0 10 20 30

10

2 10

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-6^{dpedHist_s1o6}_{Entries 960}

Mean 1.558 RMS 0.7084 Underflow 0 Overflow 0 Integral 960

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-6

-30 -20 -10 0 10 20 30 1

10

2 10

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-7^{dpedHist_s1o7}_{Entries 960}

Mean 1.706 RMS 0.8307 Underflow 0 Overflow 0 Integral 960

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-7