-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

2 10

Rms Difference for Sta-2 Oct-0^{drmsHist_s2o0}_{Entries 955}

Mean -0.007181 RMS 0.2003 Underflow 0 Overflow 1 Integral 954

Rms Difference for Sta-2 Oct-0

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

2 10

Rms Difference for Sta-2 Oct-1^{drmsHist_s2o1}_{Entries 956}

Mean 0.03748 RMS 0.1876 Underflow 0 Overflow 0 Integral 956

Rms Difference for Sta-2 Oct-1

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

2 10

Rms Difference for Sta-2 Oct-2^{drmsHist_s2o2}_{Entries 957}

Mean 0.00673 RMS 0.216 Underflow 0 Overflow 0 Integral 957

Rms Difference for Sta-2 Oct-2

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

10

2 10

Rms Difference for Sta-2 Oct-3^{drmsHist_s2o3}_{Entries 960}

Mean 0.1091 RMS 0.1761 Underflow 0 Overflow 0 Integral 960

Rms Difference for Sta-2 Oct-3

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

2 10

Rms Difference for Sta-2 Oct-4^{drmsHist_s2o4}_{Entries 956}

Mean 0.08242 RMS 0.305 Underflow 0 Overflow 0 Integral 956

Rms Difference for Sta-2 Oct-4

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

2 10

Rms Difference for Sta-2 Oct-5^{drmsHist_s2o5}_{Entries 958}

Mean 0.3464 RMS 0.3963 Underflow 0 Overflow 0 Integral 958

Rms Difference for Sta-2 Oct-5

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

2 10

Rms Difference for Sta-2 Oct-6^{drmsHist_s2o6}_{Entries 957}

Mean 0.2953 RMS 0.4593 Underflow 3 Overflow 8 Integral 946

Rms Difference for Sta-2 Oct-6

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

2 10

Rms Difference for Sta-2 Oct-7^{drmsHist_s2o7}_{Entries 955}

Mean 0.1682 RMS 0.231 Underflow 0 Overflow 0 Integral 955

Rms Difference for Sta-2 Oct-7