-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

2 10

Rms Difference for Sta-1 Oct-0 drmsHist_s1o0_{Entries 960}

Mean -0.02427 RMS 0.1215 Underflow 0 Overflow 0 Integral 960

Rms Difference for Sta-1 Oct-0

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

2 10

Rms Difference for Sta-1 Oct-1 drmsHist_s1o1_{Entries 960}

Mean 0.08503 RMS 0.1672 Underflow 1 Overflow 0 Integral 959

Rms Difference for Sta-1 Oct-1

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

2 10

Rms Difference for Sta-1 Oct-2^{drmsHist_s1o2}_{Entries 960}

Mean -0.1687 RMS 0.1911 Underflow 0 Overflow 0 Integral 960

Rms Difference for Sta-1 Oct-2

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

2 10

Rms Difference for Sta-1 Oct-3^{drmsHist_s1o3}_{Entries 960}

Mean 0.1553 RMS 0.2547 Underflow 6 Overflow 0 Integral 954

Rms Difference for Sta-1 Oct-3

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

2 10

Rms Difference for Sta-1 Oct-4 drmsHist_s1o4_{Entries 959}

Mean 0.07919 RMS 0.2067 Underflow 2 Overflow 0 Integral 957

Rms Difference for Sta-1 Oct-4

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

2 10

Rms Difference for Sta-1 Oct-5 drmsHist_s1o5_{Entries 960}

Mean 0.04368 RMS 0.2314 Underflow 2 Overflow 0 Integral 958

Rms Difference for Sta-1 Oct-5

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

2 10

Rms Difference for Sta-1 Oct-6^{drmsHist_s1o6}_{Entries 960}

Mean 0.01418 RMS 0.215 Underflow 0 Overflow 0 Integral 960

Rms Difference for Sta-1 Oct-6

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

2 10

Rms Difference for Sta-1 Oct-7^{drmsHist_s1o7}_{Entries 960}

Mean -0.0253 RMS 0.1981 Underflow 1 Overflow 0 Integral 959

Rms Difference for Sta-1 Oct-7