-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

10

2 10

Rms Difference for Sta-1 Oct-0 drmsHist_s1o0_{Entries 960}

Mean 0.01463 RMS 0.1286 Underflow 0 Overflow 0 Integral 960

Rms Difference for Sta-1 Oct-0

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

2 10

Rms Difference for Sta-1 Oct-1 drmsHist_s1o1_{Entries 960}

Mean 0.1958 RMS 0.1805 Underflow 0 Overflow 0 Integral 960

Rms Difference for Sta-1 Oct-1

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

2 10

Rms Difference for Sta-1 Oct-2^{drmsHist_s1o2}_{Entries 960}

Mean 0.006474 RMS 0.1463 Underflow 0 Overflow 0 Integral 960

Rms Difference for Sta-1 Oct-2

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

2 10

Rms Difference for Sta-1 Oct-3^{drmsHist_s1o3}_{Entries 960}

Mean 0.114 RMS 0.2012 Underflow 0 Overflow 0 Integral 960

Rms Difference for Sta-1 Oct-3

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

2 10

Rms Difference for Sta-1 Oct-4 drmsHist_s1o4_{Entries 960}

Mean -0.05593 RMS 0.138 Underflow 0 Overflow 0 Integral 960

Rms Difference for Sta-1 Oct-4

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

2 10

Rms Difference for Sta-1 Oct-5 drmsHist_s1o5_{Entries 960}

Mean -0.1085 RMS 0.161 Underflow 0 Overflow 0 Integral 960

Rms Difference for Sta-1 Oct-5

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

2 10

Rms Difference for Sta-1 Oct-6^{drmsHist_s1o6}_{Entries 960}

Mean 0.009254 RMS 0.3979 Underflow 9 Overflow 0 Integral 951

Rms Difference for Sta-1 Oct-6

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

2 10

Rms Difference for Sta-1 Oct-7^{drmsHist_s1o7}_{Entries 960}

Mean 0.07447 RMS 0.1564 Underflow 0 Overflow 0 Integral 960

Rms Difference for Sta-1 Oct-7