-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

2 10

Rms Difference for Sta-1 Oct-0 drmsHist_s1o0_{Entries 960}

Mean 0.06044 RMS 0.1244 Underflow 0 Overflow 0 Integral 960

Rms Difference for Sta-1 Oct-0

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

2 10

Rms Difference for Sta-1 Oct-1 drmsHist_s1o1_{Entries 960}

Mean -0.01442 RMS 0.143 Underflow 0 Overflow 0 Integral 960

Rms Difference for Sta-1 Oct-1

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

2 10

Rms Difference for Sta-1 Oct-2^{drmsHist_s1o2}_{Entries 960}

Mean 0.008375 RMS 0.1315 Underflow 0 Overflow 0 Integral 960

Rms Difference for Sta-1 Oct-2

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

2 10

Rms Difference for Sta-1 Oct-3^{drmsHist_s1o3}_{Entries 960}

Mean 0.2564 RMS 0.1858 Underflow 0 Overflow 0 Integral 960

Rms Difference for Sta-1 Oct-3

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

2 10

Rms Difference for Sta-1 Oct-4 drmsHist_s1o4_{Entries 960}

Mean -0.1673 RMS 0.1723 Underflow 0 Overflow 0 Integral 960

Rms Difference for Sta-1 Oct-4

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

2 10

Rms Difference for Sta-1 Oct-5 drmsHist_s1o5_{Entries 960}

Mean 0.145 RMS 0.1989 Underflow 9 Overflow 0 Integral 951

Rms Difference for Sta-1 Oct-5

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

2 10

Rms Difference for Sta-1 Oct-6^{drmsHist_s1o6}_{Entries 960}

Mean -0.118 RMS 0.1629 Underflow 0 Overflow 0 Integral 960

Rms Difference for Sta-1 Oct-6

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

2 10

Rms Difference for Sta-1 Oct-7^{drmsHist_s1o7}_{Entries 960}

Mean -0.07981 RMS 0.2475 Underflow 0 Overflow 2 Integral 958

Rms Difference for Sta-1 Oct-7