-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

2 10

Rms Difference for Sta-1 Oct-0 drmsHist_s1o0_{Entries 960}

Mean 0.07983 RMS 0.6069 Underflow 0 Overflow 61 Integral 899

Rms Difference for Sta-1 Oct-0

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

2 10

Rms Difference for Sta-1 Oct-1 drmsHist_s1o1_{Entries 960}

Mean 0.4078 RMS 0.9312 Underflow 0 Overflow 113 Integral 847

Rms Difference for Sta-1 Oct-1

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

2 10

Rms Difference for Sta-1 Oct-2^{drmsHist_s1o2}_{Entries 960}

Mean 0.3778 RMS 0.886 Underflow 0 Overflow 119 Integral 841

Rms Difference for Sta-1 Oct-2

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

1

10

2 10

Rms Difference for Sta-1 Oct-3^{drmsHist_s1o3}_{Entries 960}

Mean 0.177 RMS 0.8371 Underflow 0 Overflow 136 Integral 824

Rms Difference for Sta-1 Oct-3

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

2 10

Rms Difference for Sta-1 Oct-4 drmsHist_s1o4_{Entries 960}

Mean 0.1299 RMS 0.72 Underflow 0 Overflow 90 Integral 870

Rms Difference for Sta-1 Oct-4

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

2 10

Rms Difference for Sta-1 Oct-5 drmsHist_s1o5_{Entries 960}

Mean 0.2257 RMS 0.7269 Underflow 0 Overflow 73 Integral 887

Rms Difference for Sta-1 Oct-5

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

2 10

Rms Difference for Sta-1 Oct-6^{drmsHist_s1o6}_{Entries 960}

Mean 0.3832 RMS 0.8621 Underflow 0 Overflow 78 Integral 882

Rms Difference for Sta-1 Oct-6

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

2 10

Rms Difference for Sta-1 Oct-7^{drmsHist_s1o7}_{Entries 960}

Mean 0.2369 RMS 0.9086 Underflow 0 Overflow 87 Integral 873

Rms Difference for Sta-1 Oct-7