-30 -20 -10 0 10 20 30 1

10

2 10

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-0^{dpedHist_s1o0}_{Entries 925}

Mean 0.9028 RMS 1.028 Underflow 0 Overflow 0 Integral 925

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-0

-30 -20 -10 0 10 20 30 1

10

2 10

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-1^{dpedHist_s1o1}_{Entries 951}

Mean 1.041 RMS 0.9799 Underflow 0 Overflow 30 Integral 921

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-1

-30 -20 -10 0 10 20 30 1

10

2 10

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-2^{dpedHist_s1o2}_{Entries 938}

Mean 0.8003 RMS 0.9418 Underflow 0 Overflow 0 Integral 938

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-2

-30 -20 -10 0 10 20 30 10

2 10

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-3^{dpedHist_s1o3}_{Entries 950}

Mean 0.6477 RMS 1.088 Underflow 0 Overflow 0 Integral 950

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-3

-30 -20 -10 0 10 20 30 1

10

2 10

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-4^{dpedHist_s1o4}_{Entries 889}

Mean 0.9449 RMS 0.78 Underflow 0 Overflow 0 Integral 889

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-4

-30 -20 -10 0 10 20 30 1

10

2 10

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-5^{dpedHist_s1o5}_{Entries 946}

Mean 1.368 RMS 1.223 Underflow 0 Overflow 0 Integral 946

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-5

-30 -20 -10 0 10 20 30 1

10

2 10

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-6^{dpedHist_s1o6}_{Entries 937}

Mean 1.895 RMS 1.497 Underflow 0 Overflow 0 Integral 937

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-6

-30 -20 -10 0 10 20 30

10

2 10

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-7^{dpedHist_s1o7}_{Entries 958}

Mean 1.634 RMS 0.8803 Underflow 0 Overflow 0 Integral 958

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-7