-30 -20 -10 0 10 20 30 1

10

2 10

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-0 dpedHist_s1o0_{Entries 928}

Mean 0.9514 RMS 0.657 Underflow 0 Overflow 0 Integral 928

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-0

-30 -20 -10 0 10 20 30 1

10

2 10

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-1 dpedHist_s1o1_{Entries 952}

Mean 1.105 RMS 0.6093 Underflow 0 Overflow 0 Integral 952

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-1

-30 -20 -10 0 10 20 30 1

10

2 10

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-2^{dpedHist_s1o2}_{Entries 938}

Mean 0.2768 RMS 1.371 Underflow 5 Overflow 3 Integral 930

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-2

-30 -20 -10 0 10 20 30 1

10

2 10

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-3^{dpedHist_s1o3}_{Entries 950}

Mean 0.2315 RMS 0.7182 Underflow 0 Overflow 0 Integral 950

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-3

-30 -20 -10 0 10 20 30 1

10

2 10

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-4 dpedHist_s1o4_{Entries 888}

Mean 0.9222 RMS 0.4955 Underflow 0 Overflow 0 Integral 888

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-4

-30 -20 -10 0 10 20 30 1

10

2 10

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-5 dpedHist_s1o5_{Entries 945}

Mean 0.9271 RMS 0.7459 Underflow 0 Overflow 0 Integral 945

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-5

-30 -20 -10 0 10 20 30

10

2 10

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-6^{dpedHist_s1o6}_{Entries 938}

Mean 1.249 RMS 0.5398 Underflow 0 Overflow 0 Integral 938

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-6

-30 -20 -10 0 10 20 30 1

10

2 10

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-7^{dpedHist_s1o7}_{Entries 956}

Mean 1.425 RMS 0.6085 Underflow 0 Overflow 0 Integral 956

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-7