-30 -20 -10 0 10 20 30 1

10

2 10

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-0 dpedHist_s1o0_{Entries 928}

Mean -0.9915 RMS 0.6631 Underflow 0 Overflow 0 Integral 928

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-0

-30 -20 -10 0 10 20 30

10

2 10

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-1 dpedHist_s1o1_{Entries 952}

Mean -1.154 RMS 0.6331 Underflow 0 Overflow 0 Integral 952

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-1

-30 -20 -10 0 10 20 30 1

10

2 10

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-2^{dpedHist_s1o2}_{Entries 938}

Mean -0.5712 RMS 1.379 Underflow 3 Overflow 5 Integral 930

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-2

-30 -20 -10 0 10 20 30

10

2 10

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-3^{dpedHist_s1o3}_{Entries 950}

Mean -0.7107 RMS 0.6767 Underflow 0 Overflow 0 Integral 950

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-3

-30 -20 -10 0 10 20 30 1

10

2 10

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-4 dpedHist_s1o4_{Entries 888}

Mean -0.7801 RMS 0.5516 Underflow 0 Overflow 0 Integral 888

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-4

-30 -20 -10 0 10 20 30 1

10

2 10

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-5 dpedHist_s1o5_{Entries 945}

Mean -0.6159 RMS 0.7532 Underflow 0 Overflow 0 Integral 945

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-5

-30 -20 -10 0 10 20 30

10

2 10

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-6^{dpedHist_s1o6}_{Entries 938}

Mean -1.443 RMS 0.5771 Underflow 0 Overflow 0 Integral 938

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-6

-30 -20 -10 0 10 20 30 1

10

2 10

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-7^{dpedHist_s1o7}_{Entries 956}

Mean -1.571 RMS 0.6466 Underflow 0 Overflow 0 Integral 956

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-7