-30 -20 -10 0 10 20 30 1

10

2 10

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-0 dpedHist_s1o0_{Entries 960}

Mean 1.034 RMS 0.7576 Underflow 0 Overflow 0 Integral 960

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-0

-30 -20 -10 0 10 20 30 1

10

2 10

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-1 dpedHist_s1o1_{Entries 960}

Mean 1.018 RMS 0.6453 Underflow 0 Overflow 0 Integral 960

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-1

-30 -20 -10 0 10 20 30 1

10

2 10

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-2^{dpedHist_s1o2}_{Entries 960}

Mean 0.5169 RMS 0.7008 Underflow 0 Overflow 0 Integral 960

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-2

-30 -20 -10 0 10 20 30

10

2 10

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-3^{dpedHist_s1o3}_{Entries 960}

Mean 0.9864 RMS 0.8049 Underflow 0 Overflow 0 Integral 960

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-3

-30 -20 -10 0 10 20 30 1

10

2 10

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-4 dpedHist_s1o4_{Entries 960}

Mean 0.6457 RMS 0.6848 Underflow 0 Overflow 0 Integral 960

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-4

-30 -20 -10 0 10 20 30 1

10

2 10

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-5 dpedHist_s1o5_{Entries 960}

Mean 1.172 RMS 0.9941 Underflow 0 Overflow 0 Integral 960

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-5

-30 -20 -10 0 10 20 30

10

2 10

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-6^{dpedHist_s1o6}_{Entries 960}

Mean 1.532 RMS 0.6651 Underflow 0 Overflow 0 Integral 960

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-6

-30 -20 -10 0 10 20 30

10

2 10

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-7^{dpedHist_s1o7}_{Entries 960}

Mean 1.611 RMS 0.7574 Underflow 0 Overflow 0 Integral 960

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-7