-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

2 10

Rms Difference for Sta-2 Oct-0 drmsHist_s2o0_{Entries 960}

Mean 0.1106 RMS 0.1925 Underflow 0 Overflow 0 Integral 960

Rms Difference for Sta-2 Oct-0

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

2 10

Rms Difference for Sta-2 Oct-1 drmsHist_s2o1_{Entries 959}

Mean 0.02325 RMS 0.1384 Underflow 0 Overflow 0 Integral 959

Rms Difference for Sta-2 Oct-1

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

1

10

2 10

Rms Difference for Sta-2 Oct-2^{drmsHist_s2o2}_{Entries 864}

Mean -0.1386 RMS 0.308 Underflow 0 Overflow 0 Integral 864

Rms Difference for Sta-2 Oct-2

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

2 10

Rms Difference for Sta-2 Oct-3^{drmsHist_s2o3}_{Entries 960}

Mean -0.0148 RMS 0.1414 Underflow 0 Overflow 0 Integral 960

Rms Difference for Sta-2 Oct-3

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

2 10

Rms Difference for Sta-2 Oct-4 drmsHist_s2o4_{Entries 960}

Mean -0.01547 RMS 0.1769 Underflow 0 Overflow 0 Integral 960

Rms Difference for Sta-2 Oct-4

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

2 10

Rms Difference for Sta-2 Oct-5 drmsHist_s2o5_{Entries 960}

Mean 0.2328 RMS 0.3794 Underflow 2 Overflow 0 Integral 958

Rms Difference for Sta-2 Oct-5

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

2 10

Rms Difference for Sta-2 Oct-6^{drmsHist_s2o6}_{Entries 960}

Mean 0.007171 RMS 0.5028 Underflow 8 Overflow 0 Integral 952

Rms Difference for Sta-2 Oct-6

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

2 10

Rms Difference for Sta-2 Oct-7^{drmsHist_s2o7}_{Entries 960}

Mean 0.07994 RMS 0.1545 Underflow 0 Overflow 0 Integral 960

Rms Difference for Sta-2 Oct-7