-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

2 10

Rms Difference for Sta-1 Oct-0 drmsHist_s1o0_{Entries 960}

Mean 0.05065 RMS 0.1291 Underflow 0 Overflow 0 Integral 960

Rms Difference for Sta-1 Oct-0

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

10

2 10

Rms Difference for Sta-1 Oct-1 drmsHist_s1o1_{Entries 960}

Mean 0.1628 RMS 0.1693 Underflow 0 Overflow 0 Integral 960

Rms Difference for Sta-1 Oct-1

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

2 10

Rms Difference for Sta-1 Oct-2^{drmsHist_s1o2}_{Entries 960}

Mean -0.02436 RMS 0.1291 Underflow 0 Overflow 0 Integral 960

Rms Difference for Sta-1 Oct-2

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

2 10

Rms Difference for Sta-1 Oct-3^{drmsHist_s1o3}_{Entries 960}

Mean 0.09379 RMS 0.1355 Underflow 0 Overflow 0 Integral 960

Rms Difference for Sta-1 Oct-3

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

2 10

Rms Difference for Sta-1 Oct-4 drmsHist_s1o4_{Entries 960}

Mean 0.03983 RMS 0.1373 Underflow 0 Overflow 0 Integral 960

Rms Difference for Sta-1 Oct-4

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

2 10

Rms Difference for Sta-1 Oct-5 drmsHist_s1o5_{Entries 960}

Mean -0.05092 RMS 0.1462 Underflow 0 Overflow 0 Integral 960

Rms Difference for Sta-1 Oct-5

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

2 10

Rms Difference for Sta-1 Oct-6^{drmsHist_s1o6}_{Entries 960}

Mean 0.18 RMS 0.185 Underflow 0 Overflow 0 Integral 960

Rms Difference for Sta-1 Oct-6

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

2 10

Rms Difference for Sta-1 Oct-7^{drmsHist_s1o7}_{Entries 960}

Mean -0.002598 RMS 0.1568 Underflow 0 Overflow 0 Integral 960

Rms Difference for Sta-1 Oct-7