-30 -20 -10 0 10 20 30 1

10

2 10

3 10 Pedestal Difference for Sta-1 Oct-0 dpedHist_s1o0_{Entries 1152}

Mean 0.2997 RMS 0.3202 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1152

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-0

-30 -20 -10 0 10 20 30

10

2 10

3 10 Pedestal Difference for Sta-1 Oct-1 dpedHist_s1o1_{Entries 1152}

Mean 0.1814 RMS 0.3181 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1152

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-1

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

2 10

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-2^{dpedHist_s1o2}_{Entries 1152}

Mean 12.02 RMS 6.468 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1152

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-2

-30 -20 -10 0 10 20 30

10

2 10

3 10 Pedestal Difference for Sta-1 Oct-3^{dpedHist_s1o3}_{Entries 1152}

Mean 0.1723 RMS 0.3011 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1152

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-3

-30 -20 -10 0 10 20 30 1

10

2 10

3 10 Pedestal Difference for Sta-1 Oct-4 dpedHist_s1o4_{Entries 1152}

Mean 0.1829 RMS 0.265 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1152

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-4

-30 -20 -10 0 10 20 30

2 10

3 10

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-5 dpedHist_s1o5_{Entries 1152}

Mean 0.2412 RMS 0.2428 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1152

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-5

-30 -20 -10 0 10 20 30

10

2 10

3 10 Pedestal Difference for Sta-1 Oct-6^{dpedHist_s1o6}_{Entries 1152}

Mean 0.361 RMS 0.3556 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1152

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-6

-30 -20 -10 0 10 20 30 1

10

2 10

3 10 Pedestal Difference for Sta-1 Oct-7^{dpedHist_s1o7}_{Entries 1152}

Mean 0.281 RMS 0.3678 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1152

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-7