-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

2 10

Rms Difference for Sta-1 Oct-0 drmsHist_s1o0_{Entries 1087}

Mean 0.05566 RMS 0.1762 Underflow 25 Overflow 0 Integral 1062

Rms Difference for Sta-1 Oct-0

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

10

2 10

Rms Difference for Sta-1 Oct-1 drmsHist_s1o1_{Entries 1128}

Mean -0.05029 RMS 0.1279 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1128

Rms Difference for Sta-1 Oct-1

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

2 10

Rms Difference for Sta-1 Oct-2^{drmsHist_s1o2}_{Entries 1115}

Mean -0.05346 RMS 0.1413 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1115

Rms Difference for Sta-1 Oct-2

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

2 10

Rms Difference for Sta-1 Oct-3^{drmsHist_s1o3}_{Entries 1092}

Mean -0.06983 RMS 0.1841 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1092

Rms Difference for Sta-1 Oct-3

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

2 10

Rms Difference for Sta-1 Oct-4 drmsHist_s1o4_{Entries 1091}

Mean -0.04142 RMS 0.1643 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1091

Rms Difference for Sta-1 Oct-4

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

10

2 10

Rms Difference for Sta-1 Oct-5 drmsHist_s1o5_{Entries 1130}

Mean 0.01637 RMS 0.1127 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1130

Rms Difference for Sta-1 Oct-5

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

2 10

Rms Difference for Sta-1 Oct-6^{drmsHist_s1o6}_{Entries 1100}

Mean 0.04125 RMS 0.1817 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1100

Rms Difference for Sta-1 Oct-6

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

2 10

Rms Difference for Sta-1 Oct-7^{drmsHist_s1o7}_{Entries 1083}

Mean -0.0008301 RMS 0.1218 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1083

Rms Difference for Sta-1 Oct-7