-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

2 10

Rms Difference for Sta-1 Oct-0 drmsHist_s1o0_{Entries 1152}

Mean 0.02937 RMS 0.2072 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1152

Rms Difference for Sta-1 Oct-0

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

2 10

Rms Difference for Sta-1 Oct-1 drmsHist_s1o1_{Entries 1152}

Mean 0.05746 RMS 0.2239 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1152

Rms Difference for Sta-1 Oct-1

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

2 10

Rms Difference for Sta-1 Oct-2^{drmsHist_s1o2}_{Entries 1152}

Mean 0.1802 RMS 0.2953 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1152

Rms Difference for Sta-1 Oct-2

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

2 10

Rms Difference for Sta-1 Oct-3^{drmsHist_s1o3}_{Entries 1152}

Mean 0.2452 RMS 0.2342 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1152

Rms Difference for Sta-1 Oct-3

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

2 10

Rms Difference for Sta-1 Oct-4 drmsHist_s1o4_{Entries 1152}

Mean -0.1315 RMS 0.1888 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1152

Rms Difference for Sta-1 Oct-4

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

2 10

Rms Difference for Sta-1 Oct-5 drmsHist_s1o5_{Entries 1152}

Mean 0.01309 RMS 0.1427 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1152

Rms Difference for Sta-1 Oct-5

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

2 10

Rms Difference for Sta-1 Oct-6^{drmsHist_s1o6}_{Entries 1152}

Mean -0.02666 RMS 0.2942 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1152

Rms Difference for Sta-1 Oct-6

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

2 10

Rms Difference for Sta-1 Oct-7^{drmsHist_s1o7}_{Entries 1152}

Mean -0.08313 RMS 0.1864 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1152

Rms Difference for Sta-1 Oct-7