-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

2 10

Rms Difference for Sta-1 Oct-0^{drmsHist_s1o0}_{Entries 1090}

Mean -0.04245 RMS 0.1371 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1090

Rms Difference for Sta-1 Oct-0

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

2 10

Rms Difference for Sta-1 Oct-1^{drmsHist_s1o1}_{Entries 1129}

Mean 0.01517 RMS 0.1389 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1129

Rms Difference for Sta-1 Oct-1

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

2 10

Rms Difference for Sta-1 Oct-2^{drmsHist_s1o2}_{Entries 1115}

Mean -0.3932 RMS 0.3776 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1115

Rms Difference for Sta-1 Oct-2

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

2 10

Rms Difference for Sta-1 Oct-3^{drmsHist_s1o3}_{Entries 1097}

Mean 0.03228 RMS 0.1713 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1097

Rms Difference for Sta-1 Oct-3

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

10

2 10

Rms Difference for Sta-1 Oct-4^{drmsHist_s1o4}_{Entries 1095}

Mean -0.03636 RMS 0.1284 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1095

Rms Difference for Sta-1 Oct-4

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

2 10

Rms Difference for Sta-1 Oct-5^{drmsHist_s1o5}_{Entries 1133}

Mean 0.04122 RMS 0.1353 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1133

Rms Difference for Sta-1 Oct-5

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

2 10

Rms Difference for Sta-1 Oct-6^{drmsHist_s1o6}_{Entries 1121}

Mean -0.1392 RMS 0.1649 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1121

Rms Difference for Sta-1 Oct-6

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

2 10

Rms Difference for Sta-1 Oct-7^{drmsHist_s1o7}_{Entries 1093}

Mean 0.01679 RMS 0.1648 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1093

Rms Difference for Sta-1 Oct-7