-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

2 10

Rms Difference for Sta-2 Oct-0 drmsHist_s2o0_{Entries 1272}

Mean 0.08282 RMS 0.2223 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1272

Rms Difference for Sta-2 Oct-0

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

2 10

Rms Difference for Sta-2 Oct-1 drmsHist_s2o1_{Entries 1272}

Mean 0.1905 RMS 0.2509 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1272

Rms Difference for Sta-2 Oct-1

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

2 10

Rms Difference for Sta-2 Oct-2^{drmsHist_s2o2}_{Entries 1272}

Mean 0.04174 RMS 0.3005 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1272

Rms Difference for Sta-2 Oct-2

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

2 10

Rms Difference for Sta-2 Oct-3^{drmsHist_s2o3}_{Entries 1272}

Mean -0.02599 RMS 0.2641 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1272

Rms Difference for Sta-2 Oct-3

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

2 10

Rms Difference for Sta-2 Oct-4 drmsHist_s2o4_{Entries 1272}

Mean 0.03895 RMS 0.2248 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1272

Rms Difference for Sta-2 Oct-4

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

2 10

Rms Difference for Sta-2 Oct-5 drmsHist_s2o5_{Entries 1272}

Mean 0.006476 RMS 0.2443 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1272

Rms Difference for Sta-2 Oct-5

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

2 10

Rms Difference for Sta-2 Oct-6^{drmsHist_s2o6}_{Entries 1272}

Mean 0.4626 RMS 0.4943 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1272

Rms Difference for Sta-2 Oct-6

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

2 10

Rms Difference for Sta-2 Oct-7^{drmsHist_s2o7}_{Entries 1272}

Mean 0.2362 RMS 0.6698 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1272

Rms Difference for Sta-2 Oct-7