-30 -20 -10 0 10 20 30 1

10

2 10

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-0 dpedHist_s1o0_{Entries 1152}

Mean 1.211 RMS 1.074 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1152

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-0

-30 -20 -10 0 10 20 30 1

10

2 10

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-1 dpedHist_s1o1_{Entries 1152}

Mean 1.11 RMS 0.8976 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1152

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-1

-30 -20 -10 0 10 20 30 1

10

2 10

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-2^{dpedHist_s1o2}_{Entries 1152}

Mean 0.965 RMS 1.316 Underflow 0 Overflow 1 Integral 1151

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-2

-30 -20 -10 0 10 20 30 1

10

2 10

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-3^{dpedHist_s1o3}_{Entries 1152}

Mean 0.7886 RMS 0.8499 Underflow 0 Overflow 1 Integral 1151

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-3

-30 -20 -10 0 10 20 30

10

2 10

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-4 dpedHist_s1o4_{Entries 1152}

Mean 0.7794 RMS 0.702 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1152

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-4

-30 -20 -10 0 10 20 30

10

2 10

3 10 Pedestal Difference for Sta-1 Oct-5 dpedHist_s1o5_{Entries 1152}

Mean 0.5835 RMS 0.7346 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1152

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-5

-30 -20 -10 0 10 20 30 1

10

2 10

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-6^{dpedHist_s1o6}_{Entries 1152}

Mean 1.634 RMS 1.103 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1152

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-6

-30 -20 -10 0 10 20 30 1

10

2 10

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-7^{dpedHist_s1o7}_{Entries 1152}

Mean 0.4933 RMS 3.364 Underflow 0 Overflow 12 Integral 1140

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-7