-30 -20 -10 0 10 20 30 1

10

2 10

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-0 dpedHist_s1o0_{Entries 1152}

Mean -1.273 RMS 1.037 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1152

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-0

-30 -20 -10 0 10 20 30

10

2 10

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-1 dpedHist_s1o1_{Entries 1152}

Mean -1.079 RMS 0.985 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1152

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-1

-30 -20 -10 0 10 20 30 1

10

2 10

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-2^{dpedHist_s1o2}_{Entries 1152}

Mean -0.8905 RMS 1.161 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1152

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-2

-30 -20 -10 0 10 20 30 1

10

2 10

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-3^{dpedHist_s1o3}_{Entries 1152}

Mean -0.8293 RMS 0.8817 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1152

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-3

-30 -20 -10 0 10 20 30 1

10

2 10

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-4 dpedHist_s1o4_{Entries 1152}

Mean -0.6443 RMS 0.6985 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1152

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-4

-30 -20 -10 0 10 20 30

10

2 10

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-5 dpedHist_s1o5_{Entries 1152}

Mean -0.5381 RMS 0.7007 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1152

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-5

-30 -20 -10 0 10 20 30

10

2 10

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-6^{dpedHist_s1o6}_{Entries 1152}

Mean -1.245 RMS 1.012 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1152

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-6

-30 -20 -10 0 10 20 30 1

10

2 10

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-7^{dpedHist_s1o7}_{Entries 1152}

Mean -0.9727 RMS 0.9353 Underflow 0 Overflow 32 Integral 1120

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-7