-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

2 10

Rms Difference for Sta-1 Oct-0 drmsHist_s1o0_{Entries 1152}

Mean -0.04205 RMS 0.1328 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1152

Rms Difference for Sta-1 Oct-0

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

2 10

Rms Difference for Sta-1 Oct-1 drmsHist_s1o1_{Entries 1152}

Mean -0.01332 RMS 0.1255 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1152

Rms Difference for Sta-1 Oct-1

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

2 10

Rms Difference for Sta-1 Oct-2^{drmsHist_s1o2}_{Entries 1152}

Mean -0.01553 RMS 0.1905 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1152

Rms Difference for Sta-1 Oct-2

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

2 10

Rms Difference for Sta-1 Oct-3^{drmsHist_s1o3}_{Entries 1152}

Mean -0.1143 RMS 0.2854 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1152

Rms Difference for Sta-1 Oct-3

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

2 10

Rms Difference for Sta-1 Oct-4 drmsHist_s1o4_{Entries 1152}

Mean -0.05524 RMS 0.1195 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1152

Rms Difference for Sta-1 Oct-4

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

2 10

Rms Difference for Sta-1 Oct-5 drmsHist_s1o5_{Entries 1152}

Mean -0.02133 RMS 0.2251 Underflow 0 Overflow 4 Integral 1148

Rms Difference for Sta-1 Oct-5

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

2 10

Rms Difference for Sta-1 Oct-6^{drmsHist_s1o6}_{Entries 1152}

Mean -0.07478 RMS 0.1703 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1152

Rms Difference for Sta-1 Oct-6

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

2 10

Rms Difference for Sta-1 Oct-7^{drmsHist_s1o7}_{Entries 1152}

Mean 0.01988 RMS 0.1168 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1152

Rms Difference for Sta-1 Oct-7