-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

2 10

Rms Difference for Sta-1 Oct-0^{drmsHist_s1o0}_{Entries 1090}

Mean -0.1294 RMS 0.2454 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1090

Rms Difference for Sta-1 Oct-0

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

2 10

Rms Difference for Sta-1 Oct-1^{drmsHist_s1o1}_{Entries 1129}

Mean -0.1225 RMS 0.2584 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1129

Rms Difference for Sta-1 Oct-1

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

1

10

Rms Difference for Sta-1 Oct-2^{drmsHist_s1o2}_{Entries 1108}

Mean 2.45 RMS 1.474 Underflow 0 Overflow 263 Integral 845

Rms Difference for Sta-1 Oct-2

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

2 10

Rms Difference for Sta-1 Oct-3^{drmsHist_s1o3}_{Entries 1097}

Mean -0.09232 RMS 0.2612 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1097

Rms Difference for Sta-1 Oct-3

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

2 10

Rms Difference for Sta-1 Oct-4^{drmsHist_s1o4}_{Entries 1095}

Mean -0.02426 RMS 0.1172 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1095

Rms Difference for Sta-1 Oct-4

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

2 10

Rms Difference for Sta-1 Oct-5^{drmsHist_s1o5}_{Entries 1132}

Mean -0.04731 RMS 0.1149 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1132

Rms Difference for Sta-1 Oct-5

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

2 10

Rms Difference for Sta-1 Oct-6^{drmsHist_s1o6}_{Entries 1121}

Mean 0.01368 RMS 0.3497 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1121

Rms Difference for Sta-1 Oct-6

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

2 10

Rms Difference for Sta-1 Oct-7^{drmsHist_s1o7}_{Entries 1093}

Mean -0.01087 RMS 0.1275 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1093

Rms Difference for Sta-1 Oct-7