-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

2 10

Rms Difference for Sta-1 Oct-0^{drmsHist_s1o0}_{Entries 1090}

Mean -0.000511 RMS 0.1503 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1090

Rms Difference for Sta-1 Oct-0

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

2 10

Rms Difference for Sta-1 Oct-1^{drmsHist_s1o1}_{Entries 1129}

Mean 0.01086 RMS 0.1317 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1129

Rms Difference for Sta-1 Oct-1

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

2 10

Rms Difference for Sta-1 Oct-2^{drmsHist_s1o2}_{Entries 1108}

Mean 0.02989 RMS 0.1452 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1108

Rms Difference for Sta-1 Oct-2

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

2 10

Rms Difference for Sta-1 Oct-3^{drmsHist_s1o3}_{Entries 1097}

Mean -0.02645 RMS 0.1483 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1097

Rms Difference for Sta-1 Oct-3

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

2 10

Rms Difference for Sta-1 Oct-4^{drmsHist_s1o4}_{Entries 1095}

Mean -0.4218 RMS 1.182 Underflow 22 Overflow 0 Integral 1073

Rms Difference for Sta-1 Oct-4

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

2 10

Rms Difference for Sta-1 Oct-5^{drmsHist_s1o5}_{Entries 1132}

Mean 0.05151 RMS 0.1199 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1132

Rms Difference for Sta-1 Oct-5

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

2 10

Rms Difference for Sta-1 Oct-6^{drmsHist_s1o6}_{Entries 1121}

Mean -0.07255 RMS 0.409 Underflow 1 Overflow 0 Integral 1120

Rms Difference for Sta-1 Oct-6

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

2 10

Rms Difference for Sta-1 Oct-7^{drmsHist_s1o7}_{Entries 1093}

Mean 0.04875 RMS 0.1418 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1093

Rms Difference for Sta-1 Oct-7