-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

2 10

Rms Difference for Sta-1 Oct-0^{drmsHist_s1o0}_{Entries 1090}

Mean 0.02299 RMS 0.1719 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1090

Rms Difference for Sta-1 Oct-0

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

2 10

Rms Difference for Sta-1 Oct-1^{drmsHist_s1o1}_{Entries 1129}

Mean -0.02382 RMS 0.1289 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1129

Rms Difference for Sta-1 Oct-1

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

2 10

Rms Difference for Sta-1 Oct-2^{drmsHist_s1o2}_{Entries 1108}

Mean -0.8079 RMS 0.4528 Underflow 17 Overflow 0 Integral 1091

Rms Difference for Sta-1 Oct-2

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

2 10

Rms Difference for Sta-1 Oct-3^{drmsHist_s1o3}_{Entries 1097}

Mean 0.03859 RMS 0.1625 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1097

Rms Difference for Sta-1 Oct-3

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

2 10

Rms Difference for Sta-1 Oct-4^{drmsHist_s1o4}_{Entries 1089}

Mean 0.4208 RMS 1.21 Underflow 0 Overflow 25 Integral 1064

Rms Difference for Sta-1 Oct-4

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

2 10

Rms Difference for Sta-1 Oct-5^{drmsHist_s1o5}_{Entries 1132}

Mean -0.008246 RMS 0.1183 Underflow 0 Overflow 15 Integral 1117

Rms Difference for Sta-1 Oct-5

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

2 10

Rms Difference for Sta-1 Oct-6^{drmsHist_s1o6}_{Entries 1121}

Mean -0.02446 RMS 0.1422 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1121

Rms Difference for Sta-1 Oct-6

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

2 10

Rms Difference for Sta-1 Oct-7^{drmsHist_s1o7}_{Entries 1093}

Mean -0.0865 RMS 0.2261 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1093

Rms Difference for Sta-1 Oct-7