-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

2 10

Rms Difference for Sta-1 Oct-0 drmsHist_s1o0_{Entries 1152}

Mean -0.007174 RMS 0.1269 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1152

Rms Difference for Sta-1 Oct-0

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

2 10

Rms Difference for Sta-1 Oct-1 drmsHist_s1o1_{Entries 1152}

Mean 0.01403 RMS 0.184 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1152

Rms Difference for Sta-1 Oct-1

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

2 10

Rms Difference for Sta-1 Oct-2^{drmsHist_s1o2}_{Entries 1152}

Mean 0.05742 RMS 0.1403 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1152

Rms Difference for Sta-1 Oct-2

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

2 10

Rms Difference for Sta-1 Oct-3^{drmsHist_s1o3}_{Entries 1152}

Mean 0.06442 RMS 0.1533 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1152

Rms Difference for Sta-1 Oct-3

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

2 10

Rms Difference for Sta-1 Oct-4 drmsHist_s1o4_{Entries 1152}

Mean -0.0214 RMS 0.1436 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1152

Rms Difference for Sta-1 Oct-4

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

2 10

Rms Difference for Sta-1 Oct-5 drmsHist_s1o5_{Entries 1152}

Mean -0.03204 RMS 0.1063 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1152

Rms Difference for Sta-1 Oct-5

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

2 10

Rms Difference for Sta-1 Oct-6^{drmsHist_s1o6}_{Entries 1152}

Mean -0.0022 RMS 0.1326 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1152

Rms Difference for Sta-1 Oct-6

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

2 10

Rms Difference for Sta-1 Oct-7^{drmsHist_s1o7}_{Entries 1152}

Mean 0.007767 RMS 0.1149 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1152

Rms Difference for Sta-1 Oct-7