-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

2 10

Rms Difference for Sta-1 Oct-0 drmsHist_s1o0_{Entries 1152}

Mean -0.0073 RMS 0.1328 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1152

Rms Difference for Sta-1 Oct-0

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

2 10

Rms Difference for Sta-1 Oct-1 drmsHist_s1o1_{Entries 1152}

Mean -0.0198 RMS 0.1274 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1152

Rms Difference for Sta-1 Oct-1

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

2 10

Rms Difference for Sta-1 Oct-2^{drmsHist_s1o2}_{Entries 1152}

Mean 0.09489 RMS 0.1378 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1152

Rms Difference for Sta-1 Oct-2

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

2 10

Rms Difference for Sta-1 Oct-3^{drmsHist_s1o3}_{Entries 1152}

Mean 0.08039 RMS 0.134 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1152

Rms Difference for Sta-1 Oct-3

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

2 10

Rms Difference for Sta-1 Oct-4 drmsHist_s1o4_{Entries 1152}

Mean -0.03807 RMS 0.1282 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1152

Rms Difference for Sta-1 Oct-4

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

2 10

Rms Difference for Sta-1 Oct-5 drmsHist_s1o5_{Entries 1152}

Mean 0.07702 RMS 0.1286 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1152

Rms Difference for Sta-1 Oct-5

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

2 10

Rms Difference for Sta-1 Oct-6^{drmsHist_s1o6}_{Entries 1152}

Mean 0.07044 RMS 0.1968 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1152

Rms Difference for Sta-1 Oct-6

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

2 10

Rms Difference for Sta-1 Oct-7^{drmsHist_s1o7}_{Entries 1152}

Mean 0.005635 RMS 0.1429 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1152

Rms Difference for Sta-1 Oct-7