-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

2 10

Rms Difference for Sta-2 Oct-0 drmsHist_s2o0_{Entries 1272}

Mean 0.3911 RMS 0.7821 Underflow 1 Overflow 227 Integral 1044

Rms Difference for Sta-2 Oct-0

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

2 10

Rms Difference for Sta-2 Oct-1 drmsHist_s2o1_{Entries 1272}

Mean 0.4156 RMS 0.9919 Underflow 0 Overflow 237 Integral 1035

Rms Difference for Sta-2 Oct-1

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

1

10

2 10

Rms Difference for Sta-2 Oct-2^{drmsHist_s2o2}_{Entries 1272}

Mean 0.3679 RMS 0.8605 Underflow 2 Overflow 173 Integral 1097

Rms Difference for Sta-2 Oct-2

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

2 10

Rms Difference for Sta-2 Oct-3^{drmsHist_s2o3}_{Entries 1272}

Mean 0.2706 RMS 0.902 Underflow 0 Overflow 180 Integral 1092

Rms Difference for Sta-2 Oct-3

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

2 10

Rms Difference for Sta-2 Oct-4 drmsHist_s2o4_{Entries 1272}

Mean 0.3088 RMS 0.8872 Underflow 0 Overflow 190 Integral 1082

Rms Difference for Sta-2 Oct-4

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

2 10

Rms Difference for Sta-2 Oct-5 drmsHist_s2o5_{Entries 1272}

Mean 0.2302 RMS 0.8745 Underflow 0 Overflow 179 Integral 1093

Rms Difference for Sta-2 Oct-5

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

2 10

Rms Difference for Sta-2 Oct-6^{drmsHist_s2o6}_{Entries 1272}

Mean 0.6189 RMS 0.9932 Underflow 0 Overflow 160 Integral 1112

Rms Difference for Sta-2 Oct-6

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

2 10

Rms Difference for Sta-2 Oct-7^{drmsHist_s2o7}_{Entries 1272}

Mean 0.3082 RMS 0.8479 Underflow 0 Overflow 160 Integral 1112

Rms Difference for Sta-2 Oct-7