-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

2 10

Rms Difference for Sta-2 Oct-0^{drmsHist_s2o0}_{Entries 1261}

Mean -0.0745 RMS 0.1471 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1261

Rms Difference for Sta-2 Oct-0

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

2 10

Rms Difference for Sta-2 Oct-1^{drmsHist_s2o1}_{Entries 1255}

Mean 0.01826 RMS 0.141 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1255

Rms Difference for Sta-2 Oct-1

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

2 10

Rms Difference for Sta-2 Oct-2^{drmsHist_s2o2}_{Entries 1269}

Mean 0.1503 RMS 0.1503 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1269

Rms Difference for Sta-2 Oct-2

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

2 10

Rms Difference for Sta-2 Oct-3^{drmsHist_s2o3}_{Entries 1267}

Mean 0.03058 RMS 0.1146 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1267

Rms Difference for Sta-2 Oct-3

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

2 10

Rms Difference for Sta-2 Oct-4^{drmsHist_s2o4}_{Entries 1267}

Mean 0.005987 RMS 0.1423 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1267

Rms Difference for Sta-2 Oct-4

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

2 10

Rms Difference for Sta-2 Oct-5^{drmsHist_s2o5}_{Entries 1253}

Mean 0.1164 RMS 0.1409 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1253

Rms Difference for Sta-2 Oct-5

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

2 10

Rms Difference for Sta-2 Oct-6^{drmsHist_s2o6}_{Entries 1265}

Mean 0.1525 RMS 0.3033 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1265

Rms Difference for Sta-2 Oct-6

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

2 10

Rms Difference for Sta-2 Oct-7^{drmsHist_s2o7}_{Entries 1262}

Mean 0.2078 RMS 0.3511 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1262

Rms Difference for Sta-2 Oct-7