-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

2 10

Rms Difference for Sta-1 Oct-0 drmsHist_s1o0_{Entries 1152}

Mean 0.02404 RMS 0.1402 Underflow 0 Overflow 14 Integral 1138

Rms Difference for Sta-1 Oct-0

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

2 10

Rms Difference for Sta-1 Oct-1 drmsHist_s1o1_{Entries 1152}

Mean -0.06048 RMS 0.1301 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1152

Rms Difference for Sta-1 Oct-1

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

2 10

Rms Difference for Sta-1 Oct-2^{drmsHist_s1o2}_{Entries 1152}

Mean 0.5299 RMS 0.2672 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1152

Rms Difference for Sta-1 Oct-2

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

10

2 10

Rms Difference for Sta-1 Oct-3^{drmsHist_s1o3}_{Entries 1152}

Mean -0.03296 RMS 0.1723 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1152

Rms Difference for Sta-1 Oct-3

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

2 10

Rms Difference for Sta-1 Oct-4 drmsHist_s1o4_{Entries 1152}

Mean 0.03728 RMS 0.151 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1152

Rms Difference for Sta-1 Oct-4

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

10

2 10

3 10 Rms Difference for Sta-1 Oct-5 drmsHist_s1o5_{Entries 1152}

Mean 0.009645 RMS 0.1074 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1152

Rms Difference for Sta-1 Oct-5

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

2 10

Rms Difference for Sta-1 Oct-6^{drmsHist_s1o6}_{Entries 1152}

Mean -0.02119 RMS 0.1321 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1152

Rms Difference for Sta-1 Oct-6

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

2 10

Rms Difference for Sta-1 Oct-7^{drmsHist_s1o7}_{Entries 1152}

Mean 0.01792 RMS 0.1786 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1152

Rms Difference for Sta-1 Oct-7