-30 -20 -10 0 10 20 30 1

10

2 10

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-0 dpedHist_s1o0_{Entries 1152}

Mean 0.7975 RMS 0.8135 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1152

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-0

-30 -20 -10 0 10 20 30 10

2 10

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-1 dpedHist_s1o1_{Entries 1152}

Mean 0.5844 RMS 0.657 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1152

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-1

-30 -20 -10 0 10 20 30

10

2 10

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-2^{dpedHist_s1o2}_{Entries 1152}

Mean 0.9728 RMS 0.9032 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1152

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-2

-30 -20 -10 0 10 20 30

2 10

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-3^{dpedHist_s1o3}_{Entries 1152}

Mean 0.2776 RMS 0.5984 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1152

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-3

-30 -20 -10 0 10 20 30

10

2 10

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-4 dpedHist_s1o4_{Entries 1152}

Mean 0.4802 RMS 0.6271 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1152

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-4

-30 -20 -10 0 10 20 30 1

10

2 10

3 10 Pedestal Difference for Sta-1 Oct-5 dpedHist_s1o5_{Entries 1152}

Mean 0.2818 RMS 0.4788 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1152

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-5

-30 -20 -10 0 10 20 30

10

2 10

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-6^{dpedHist_s1o6}_{Entries 1152}

Mean 0.679 RMS 0.6785 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1152

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-6

-30 -20 -10 0 10 20 30

10

2 10

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-7^{dpedHist_s1o7}_{Entries 1152}

Mean 0.585 RMS 0.6413 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1152

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-7