-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

2 10

Rms Difference for Sta-2 Oct-0^{drmsHist_s2o0}_{Entries 1261}

Mean -0.05089 RMS 0.1284 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1261

Rms Difference for Sta-2 Oct-0

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

2 10

Rms Difference for Sta-2 Oct-1^{drmsHist_s2o1}_{Entries 1255}

Mean -0.05313 RMS 0.1983 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1255

Rms Difference for Sta-2 Oct-1

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

2 10

Rms Difference for Sta-2 Oct-2^{drmsHist_s2o2}_{Entries 1269}

Mean 0.1553 RMS 0.231 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1269

Rms Difference for Sta-2 Oct-2

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

2 10

Rms Difference for Sta-2 Oct-3^{drmsHist_s2o3}_{Entries 1267}

Mean 0.07459 RMS 0.1767 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1267

Rms Difference for Sta-2 Oct-3

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

2 10

Rms Difference for Sta-2 Oct-4^{drmsHist_s2o4}_{Entries 1267}

Mean -0.06749 RMS 0.2048 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1267

Rms Difference for Sta-2 Oct-4

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

2 10

Rms Difference for Sta-2 Oct-5^{drmsHist_s2o5}_{Entries 1253}

Mean -0.1057 RMS 0.1451 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1253

Rms Difference for Sta-2 Oct-5

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

2 10

Rms Difference for Sta-2 Oct-6^{drmsHist_s2o6}_{Entries 1265}

Mean 0.1257 RMS 0.201 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1265

Rms Difference for Sta-2 Oct-6

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

2 10

Rms Difference for Sta-2 Oct-7^{drmsHist_s2o7}_{Entries 1261}

Mean -0.1476 RMS 0.2512 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1261

Rms Difference for Sta-2 Oct-7