-30 -20 -10 0 10 20 30

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-0^{dpedHist_s1o0}_{Entries 925}

Mean 0.1312 RMS 0.4647 Underflow 0 Overflow 0 Integral 925

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-0

-30 -20 -10 0 10 20 30 1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-1^{dpedHist_s1o1}_{Entries 950}

Mean 0.2404 RMS 0.4618 Underflow 0 Overflow 0 Integral 950

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-1

-30 -20 -10 0 10 20 30 1

10

10^2

10^3

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-2^{dpedHist_s1o2}_{Entries 939}

Mean 0.216 RMS 0.4336 Underflow 0 Overflow 0 Integral 939

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-2

-30 -20 -10 0 10 20 30 1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-3^{dpedHist_s1o3}_{Entries 950}

Mean 0.3755 RMS 0.5164 Underflow 0 Overflow 0 Integral 950

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-3

-30 -20 -10 0 10 20 30 1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-4^{dpedHist_s1o4}_{Entries 896}

Mean -0.0006245 RMS 0.4409 Underflow 0 Overflow 0 Integral 896

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-4

-30 -20 -10 0 10 20 30 1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-5^{dpedHist_s1o5}_{Entries 945}

Mean -0.0102 RMS 0.4781 Underflow 0 Overflow 0 Integral 945

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-5

-30 -20 -10 0 10 20 30 1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-6^{dpedHist_s1o6}_{Entries 936}

Mean 0.1132 RMS 0.3823 Underflow 0 Overflow 0 Integral 936

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-6

-30 -20 -10 0 10 20 30 1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-7^{dpedHist_s1o7}_{Entries 956}

Mean 0.03911 RMS 0.5299 Underflow 0 Overflow 0 Integral 956

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-7