-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

10^2

Rms Difference for Sta-2 Oct-0^{drmsHist_s2o0}_{Entries 955}

Mean -0.03164 RMS 0.3123 Underflow 0 Overflow 56 Integral 899

Rms Difference for Sta-2 Oct-0

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

10^2

Rms Difference for Sta-2 Oct-1^{drmsHist_s2o1}_{Entries 956}

Mean 0.01379 RMS 0.1447 Underflow 0 Overflow 0 Integral 956

Rms Difference for Sta-2 Oct-1

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

10^2

Rms Difference for Sta-2 Oct-2^{drmsHist_s2o2}_{Entries 957}

Mean -0.01774 RMS 0.309 Underflow 0 Overflow 0 Integral 957

Rms Difference for Sta-2 Oct-2

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

10^2

Rms Difference for Sta-2 Oct-3^{drmsHist_s2o3}_{Entries 960}

Mean 0.03284 RMS 0.1225 Underflow 0 Overflow 0 Integral 960

Rms Difference for Sta-2 Oct-3

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

10^2

Rms Difference for Sta-2 Oct-4^{drmsHist_s2o4}_{Entries 956}

Mean 0.05099 RMS 0.2569 Underflow 0 Overflow 0 Integral 956

Rms Difference for Sta-2 Oct-4

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

10^2

Rms Difference for Sta-2 Oct-5^{drmsHist_s2o5}_{Entries 936}

Mean -0.09032 RMS 0.2469 Underflow 26 Overflow 0 Integral 910

Rms Difference for Sta-2 Oct-5

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

10^2

Rms Difference for Sta-2 Oct-6^{drmsHist_s2o6}_{Entries 956}

Mean 0.05281 RMS 0.1729 Underflow 0 Overflow 0 Integral 956

Rms Difference for Sta-2 Oct-6

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

10^2

Rms Difference for Sta-2 Oct-7^{drmsHist_s2o7}_{Entries 959}

Mean -0.01751 RMS 0.182 Underflow 0 Overflow 0 Integral 959

Rms Difference for Sta-2 Oct-7