-1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 -0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1

10

10^2

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-0^{dgainHist_s1o0}_{Entries 925}

Mean -0.003475 RMS 0.007266 Underflow 0 Overflow 0 Integral 925

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-0

-1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 -0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-1^{dgainHist_s1o1}_{Entries 951}

Mean -0.004623 RMS 0.00741 Underflow 0 Overflow 0 Integral 951

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-1

-1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 -0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1

10

10^2

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-2^{dgainHist_s1o2}_{Entries 939}

Mean 0.002537 RMS 0.008476 Underflow 0 Overflow 0 Integral 939

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-2

-1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 -0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-3^{dgainHist_s1o3}_{Entries 950}

Mean -0.00333 RMS 0.005294 Underflow 0 Overflow 0 Integral 950

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-3

-1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 -0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-4^{dgainHist_s1o4}_{Entries 896}

Mean 0.001372 RMS 0.02294 Underflow 0 Overflow 0 Integral 896

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-4

-1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 -0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1

10

10^2

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-5^{dgainHist_s1o5}_{Entries 946}

Mean -0.003653 RMS 0.007496 Underflow 0 Overflow 0 Integral 946

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-5

-1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 -0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1

10

10^2

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-6^{dgainHist_s1o6}_{Entries 936}

Mean -0.001779 RMS 0.009843 Underflow 0 Overflow 0 Integral 936

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-6

-1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 -0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-7^{dgainHist_s1o7}_{Entries 956}

Mean -0.001868 RMS 0.004415 Underflow 0 Overflow 0 Integral 956

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-7