-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

10^2

Rms Difference for Sta-1 Oct-0^{drmsHist_s1o0}_{Entries 924}

Mean -0.1049 RMS 0.1744 Underflow 0 Overflow 0 Integral 924

Rms Difference for Sta-1 Oct-0

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

10^2

Rms Difference for Sta-1 Oct-1^{drmsHist_s1o1}_{Entries 951}

Mean 0.04174 RMS 0.1758 Underflow 32 Overflow 0 Integral 919

Rms Difference for Sta-1 Oct-1

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

10^2

Rms Difference for Sta-1 Oct-2^{drmsHist_s1o2}_{Entries 908}

Mean 0.08117 RMS 0.2956 Underflow 62 Overflow 0 Integral 846

Rms Difference for Sta-1 Oct-2

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

10^2

Rms Difference for Sta-1 Oct-3^{drmsHist_s1o3}_{Entries 950}

Mean -0.2118 RMS 0.2636 Underflow 80 Overflow 0 Integral 870

Rms Difference for Sta-1 Oct-3

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

10^2

Rms Difference for Sta-1 Oct-4^{drmsHist_s1o4}_{Entries 895}

Mean -0.04201 RMS 0.1796 Underflow 0 Overflow 0 Integral 895

Rms Difference for Sta-1 Oct-4

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

10^2

Rms Difference for Sta-1 Oct-5^{drmsHist_s1o5}_{Entries 945}

Mean -0.3113 RMS 0.2699 Underflow 0 Overflow 0 Integral 945

Rms Difference for Sta-1 Oct-5

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

10^2

Rms Difference for Sta-1 Oct-6^{drmsHist_s1o6}_{Entries 850}

Mean -0.1301 RMS 0.193 Underflow 38 Overflow 0 Integral 812

Rms Difference for Sta-1 Oct-6

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

10^2

Rms Difference for Sta-1 Oct-7^{drmsHist_s1o7}_{Entries 956}

Mean 0.1016 RMS 0.166 Underflow 0 Overflow 0 Integral 956

Rms Difference for Sta-1 Oct-7