-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

10^2

Rms Difference for Sta-2 Oct-0^{drmsHist_s2o0}_{Entries 954}

Mean -0.06164 RMS 0.3022 Underflow 0 Overflow 1 Integral 953

Rms Difference for Sta-2 Oct-0

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

10^2

Rms Difference for Sta-2 Oct-1^{drmsHist_s2o1}_{Entries 957}

Mean -0.04657 RMS 0.3675 Underflow 0 Overflow 6 Integral 951

Rms Difference for Sta-2 Oct-1

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

10^2

Rms Difference for Sta-2 Oct-2^{drmsHist_s2o2}_{Entries 957}

Mean -0.1152 RMS 0.3136 Underflow 0 Overflow 5 Integral 952

Rms Difference for Sta-2 Oct-2

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

10^2

Rms Difference for Sta-2 Oct-3^{drmsHist_s2o3}_{Entries 960}

Mean 0.06527 RMS 0.3733 Underflow 0 Overflow 10 Integral 950

Rms Difference for Sta-2 Oct-3

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

10^2

Rms Difference for Sta-2 Oct-4^{drmsHist_s2o4}_{Entries 956}

Mean 0.04662 RMS 0.3492 Underflow 0 Overflow 8 Integral 948

Rms Difference for Sta-2 Oct-4

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

10^2

Rms Difference for Sta-2 Oct-5^{drmsHist_s2o5}_{Entries 958}

Mean 0.2002 RMS 0.402 Underflow 0 Overflow 3 Integral 955

Rms Difference for Sta-2 Oct-5

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

10^2

Rms Difference for Sta-2 Oct-6^{drmsHist_s2o6}_{Entries 956}

Mean 0.1631 RMS 0.3624 Underflow 0 Overflow 21 Integral 935

Rms Difference for Sta-2 Oct-6

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

10^2

Rms Difference for Sta-2 Oct-7^{drmsHist_s2o7}_{Entries 955}

Mean 0.01633 RMS 0.3218 Underflow 0 Overflow 8 Integral 947

Rms Difference for Sta-2 Oct-7