-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

10

10^2

Rms Difference for Sta-1 Oct-0^{drmsHist_s1o0}_{Entries 924}

Mean -0.003723 RMS 0.152 Underflow 0 Overflow 0 Integral 924

Rms Difference for Sta-1 Oct-0

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

10^2

Rms Difference for Sta-1 Oct-1^{drmsHist_s1o1}_{Entries 951}

Mean -0.1571 RMS 0.1834 Underflow 0 Overflow 31 Integral 920

Rms Difference for Sta-1 Oct-1

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

10^2

Rms Difference for Sta-1 Oct-2^{drmsHist_s1o2}_{Entries 939}

Mean -0.03171 RMS 0.3865 Underflow 0 Overflow 62 Integral 877

Rms Difference for Sta-1 Oct-2

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

10^2

Rms Difference for Sta-1 Oct-3^{drmsHist_s1o3}_{Entries 950}

Mean 0.07614 RMS 0.241 Underflow 0 Overflow 80 Integral 870

Rms Difference for Sta-1 Oct-3

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

10^2

Rms Difference for Sta-1 Oct-4^{drmsHist_s1o4}_{Entries 895}

Mean 0.09697 RMS 0.1817 Underflow 0 Overflow 0 Integral 895

Rms Difference for Sta-1 Oct-4

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

10^2

Rms Difference for Sta-1 Oct-5^{drmsHist_s1o5}_{Entries 945}

Mean 0.1795 RMS 0.1907 Underflow 0 Overflow 0 Integral 945

Rms Difference for Sta-1 Oct-5

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

10^2

Rms Difference for Sta-1 Oct-6^{drmsHist_s1o6}_{Entries 936}

Mean -0.1334 RMS 0.7254 Underflow 0 Overflow 38 Integral 898

Rms Difference for Sta-1 Oct-6

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

10^2

Rms Difference for Sta-1 Oct-7^{drmsHist_s1o7}_{Entries 956}

Mean -0.1062 RMS 0.1584 Underflow 0 Overflow 0 Integral 956

Rms Difference for Sta-1 Oct-7