-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

10

10^2

Rms Difference for Sta-1 Oct-0^{drmsHist_s1o0}_{Entries 925}

Mean 0.0009103 RMS 0.1314 Underflow 0 Overflow 0 Integral 925

Rms Difference for Sta-1 Oct-0

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

10^2

Rms Difference for Sta-1 Oct-1^{drmsHist_s1o1}_{Entries 951}

Mean -0.02469 RMS 0.1384 Underflow 0 Overflow 0 Integral 951

Rms Difference for Sta-1 Oct-1

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

10^2

Rms Difference for Sta-1 Oct-2^{drmsHist_s1o2}_{Entries 938}

Mean 0.03803 RMS 0.1367 Underflow 0 Overflow 0 Integral 938

Rms Difference for Sta-1 Oct-2

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

10^2

Rms Difference for Sta-1 Oct-3^{drmsHist_s1o3}_{Entries 950}

Mean 0.3752 RMS 0.2883 Underflow 0 Overflow 0 Integral 950

Rms Difference for Sta-1 Oct-3

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

10^2

Rms Difference for Sta-1 Oct-4^{drmsHist_s1o4}_{Entries 897}

Mean -0.04169 RMS 0.1517 Underflow 0 Overflow 0 Integral 897

Rms Difference for Sta-1 Oct-4

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

10^2

Rms Difference for Sta-1 Oct-5^{drmsHist_s1o5}_{Entries 945}

Mean -0.02286 RMS 0.1399 Underflow 0 Overflow 0 Integral 945

Rms Difference for Sta-1 Oct-5

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

10^2

Rms Difference for Sta-1 Oct-6^{drmsHist_s1o6}_{Entries 936}

Mean 0.1404 RMS 0.4106 Underflow 0 Overflow 0 Integral 936

Rms Difference for Sta-1 Oct-6

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

10^2

Rms Difference for Sta-1 Oct-7^{drmsHist_s1o7}_{Entries 956}

Mean 0.03875 RMS 0.1673 Underflow 0 Overflow 0 Integral 956

Rms Difference for Sta-1 Oct-7