-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

10^2

Rms Difference for Sta-2 Oct-0^{drmsHist_s2o0}_{Entries 953}

Mean 0.1036 RMS 0.2873 Underflow 0 Overflow 0 Integral 953

Rms Difference for Sta-2 Oct-0

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

10^2

Rms Difference for Sta-2 Oct-1^{drmsHist_s2o1}_{Entries 956}

Mean 0.1112 RMS 0.1931 Underflow 0 Overflow 0 Integral 956

Rms Difference for Sta-2 Oct-1

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

10^2

Rms Difference for Sta-2 Oct-2^{drmsHist_s2o2}_{Entries 957}

Mean 0.1438 RMS 0.3365 Underflow 8 Overflow 0 Integral 949

Rms Difference for Sta-2 Oct-2

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

10^2

Rms Difference for Sta-2 Oct-3^{drmsHist_s2o3}_{Entries 960}

Mean -0.1613 RMS 0.1933 Underflow 0 Overflow 0 Integral 960

Rms Difference for Sta-2 Oct-3

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

10^2

Rms Difference for Sta-2 Oct-4^{drmsHist_s2o4}_{Entries 956}

Mean 0.01713 RMS 0.233 Underflow 0 Overflow 0 Integral 956

Rms Difference for Sta-2 Oct-4

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

10^2

Rms Difference for Sta-2 Oct-5^{drmsHist_s2o5}_{Entries 958}

Mean 0.0577 RMS 0.178 Underflow 0 Overflow 0 Integral 958

Rms Difference for Sta-2 Oct-5

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

10^2

Rms Difference for Sta-2 Oct-6^{drmsHist_s2o6}_{Entries 956}

Mean 0.07103 RMS 0.2384 Underflow 0 Overflow 0 Integral 956

Rms Difference for Sta-2 Oct-6

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

10^2

Rms Difference for Sta-2 Oct-7^{drmsHist_s2o7}_{Entries 954}

Mean 0.8576 RMS 0.7607 Underflow 0 Overflow 0 Integral 954

Rms Difference for Sta-2 Oct-7