-1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 -0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-0^{dgainHist_s1o0}_{Entries 925}

Mean 0.0139 RMS 0.006412 Underflow 0 Overflow 0 Integral 925

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-0

-1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 -0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-1^{dgainHist_s1o1}_{Entries 950}

Mean 0.0033 RMS 0.008484 Underflow 0 Overflow 0 Integral 950

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-1

-1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 -0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-2^{dgainHist_s1o2}_{Entries 938}

Mean 0.008212 RMS 0.01382 Underflow 0 Overflow 3 Integral 935

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-2

-1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 -0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-3^{dgainHist_s1o3}_{Entries 950}

Mean 0.01217 RMS 0.004708 Underflow 0 Overflow 0 Integral 950

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-3

-1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 -0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-4^{dgainHist_s1o4}_{Entries 896}

Mean 0.008803 RMS 0.007631 Underflow 0 Overflow 0 Integral 896

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-4

-1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 -0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-5^{dgainHist_s1o5}_{Entries 945}

Mean 0.00782 RMS 0.007447 Underflow 0 Overflow 0 Integral 945

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-5

-1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 -0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

10

10^2

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-6^{dgainHist_s1o6}_{Entries 936}

Mean 0.01651 RMS 0.01341 Underflow 0 Overflow 0 Integral 936

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-6

-1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 -0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

10

10^2

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-7^{dgainHist_s1o7}_{Entries 956}

Mean 0.03669 RMS 0.01032 Underflow 0 Overflow 0 Integral 956

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-7