-30 -20 -10 0 10 20 30 1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-0^{dpedHist_s1o0}_{Entries 924}

Mean -0.08066 RMS 0.3597 Underflow 0 Overflow 0 Integral 924

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-0

-30 -20 -10 0 10 20 30 1

10

10^2

10^3

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-1^{dpedHist_s1o1}_{Entries 951}

Mean 0.3265 RMS 1.061 Underflow 2 Overflow 0 Integral 949

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-1

-30 -20 -10 0 10 20 30 1

10

10^2

10^3

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-2^{dpedHist_s1o2}_{Entries 939}

Mean 0.1302 RMS 0.3684 Underflow 0 Overflow 0 Integral 939

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-2

-30 -20 -10 0 10 20 30 1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-3^{dpedHist_s1o3}_{Entries 950}

Mean 0.05981 RMS 0.4018 Underflow 0 Overflow 0 Integral 950

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-3

-30 -20 -10 0 10 20 30 1

10

10^2

10^3

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-4^{dpedHist_s1o4}_{Entries 895}

Mean -0.2557 RMS 0.4161 Underflow 0 Overflow 0 Integral 895

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-4

-30 -20 -10 0 10 20 30 1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-5^{dpedHist_s1o5}_{Entries 945}

Mean -0.1099 RMS 0.4407 Underflow 0 Overflow 0 Integral 945

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-5

-30 -20 -10 0 10 20 30 1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-6^{dpedHist_s1o6}_{Entries 936}

Mean 0.5482 RMS 0.7255 Underflow 0 Overflow 0 Integral 936

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-6

-30 -20 -10 0 10 20 30 1

10

10^2

10^3

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-7^{dpedHist_s1o7}_{Entries 956}

Mean 0.157 RMS 0.4595 Underflow 0 Overflow 0 Integral 956

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-7